-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.232697348143
cusum  =  0.0819253598195
eta  =  0.61963931252
hl_amp_ratio  =  0.708647497547
kurtosis  =  -0.271300095011
n_points  =  341
period  =  0.580278642857
period_SNR  =  36.1252728179
period_log10FAP  =  -38.3151769123
period_uncertainty  =  9.33584299626e-05
phase_cusum  =  0.223570694928
phase_eta  =  0.349901933016
phi21  =  0.977419543139
phi31  =  2.11842518316
quartile31  =  0.29
r21  =  0.451233339611
r31  =  0.29458386009
shapiro_w  =  0.961397886276
skewness  =  -0.596169830349
slope_per10  =  -0.133627619938
slope_per90  =  0.157728571029
stetson_k  =  0.804704734374
weighted_mean  =  15.3134811321
weighted_std  =  0.209765117321
