-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.365454334876
cusum  =  0.13001772597
eta  =  0.566383095507
hl_amp_ratio  =  0.44713077332
kurtosis  =  -0.637578969745
n_points  =  423
period  =  0.483980793259
period_SNR  =  49.2269641981
period_log10FAP  =  -52.3725632879
period_uncertainty  =  6.49429447727e-05
phase_cusum  =  0.207602787569
phase_eta  =  0.302897249201
phi21  =  -2.41067860685
phi31  =  -4.51201327886
quartile31  =  0.475
r21  =  0.428046547238
r31  =  0.294208774151
shapiro_w  =  0.920951485634
skewness  =  -0.684512414458
slope_per10  =  -0.0765894981064
slope_per90  =  0.0646328693388
stetson_k  =  0.757047601472
weighted_mean  =  17.6543340608
weighted_std  =  0.335180989274
