-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.193030952616
cusum  =  0.175359920693
eta  =  0.494339015894
hl_amp_ratio  =  1.01288795353
kurtosis  =  -1.04001409326
n_points  =  164
period  =  0.630915327217
period_SNR  =  21.4651530414
period_log10FAP  =  -20.6176900084
period_uncertainty  =  8.57513202681e-05
phase_cusum  =  0.267944877918
phase_eta  =  0.255400778173
phi21  =  4.47105847108
phi31  =  5.68925972352
quartile31  =  0.28
r21  =  0.373212178054
r31  =  0.258513870369
shapiro_w  =  0.953390717506
skewness  =  -0.235721654111
slope_per10  =  -0.218449984677
slope_per90  =  0.5066488183
stetson_k  =  0.843419926081
weighted_mean  =  14.5368578512
weighted_std  =  0.166846872812
