-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277653003146
cusum  =  0.109601578108
eta  =  1.24946598844
hl_amp_ratio  =  0.820799380874
kurtosis  =  -0.103829295155
n_points  =  415
period  =  0.582942022109
period_SNR  =  40.4023811998
period_log10FAP  =  -25.1832230141
period_uncertainty  =  9.42052418754e-05
phase_cusum  =  0.195366389821
phase_eta  =  1.14591525874
phi21  =  0.567996489551
phi31  =  1.68067824175
quartile31  =  0.41
r21  =  0.306364891044
r31  =  0.308838665935
shapiro_w  =  0.995341300964
skewness  =  -0.0722257637105
slope_per10  =  -0.0327981247038
slope_per90  =  0.0425010596153
stetson_k  =  0.795437469854
weighted_mean  =  18.9994607733
weighted_std  =  0.291785516324
