-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.396267507046
cusum  =  0.139695219512
eta  =  0.559158440379
hl_amp_ratio  =  0.295880180618
kurtosis  =  -0.280038323085
n_points  =  334
period  =  0.479889443351
period_SNR  =  40.6531592686
period_log10FAP  =  -42.2541101243
period_uncertainty  =  5.10765205457e-05
phase_cusum  =  0.246299835899
phase_eta  =  0.148240614582
phi21  =  0.735564832604
phi31  =  -1.3488532157
quartile31  =  0.4475
r21  =  0.481725195738
r31  =  0.307825097945
shapiro_w  =  0.874239683151
skewness  =  -0.931944647624
slope_per10  =  -0.113625373843
slope_per90  =  0.119628239054
stetson_k  =  0.686713158813
weighted_mean  =  16.0282248087
weighted_std  =  0.339872090432
