-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.311761976247
cusum  =  0.232033704537
eta  =  0.507603122284
hl_amp_ratio  =  0.480919635335
kurtosis  =  -0.339553031683
n_points  =  284
period  =  0.498778663123
period_SNR  =  43.8728571165
period_log10FAP  =  -35.3296177034
period_uncertainty  =  7.05206810166e-05
phase_cusum  =  0.279196256657
phase_eta  =  0.434937540907
phi21  =  -2.24284032432
phi31  =  -1.21184186553
quartile31  =  0.39
r21  =  0.311904782712
r31  =  0.176815159722
shapiro_w  =  0.936055421829
skewness  =  -0.677220306582
slope_per10  =  -0.108905103233
slope_per90  =  0.170348396613
stetson_k  =  0.765397779381
weighted_mean  =  14.2091964331
weighted_std  =  0.262554374272
