-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.385978432046
cusum  =  0.128204212311
eta  =  0.604444360492
hl_amp_ratio  =  0.552099213049
kurtosis  =  -0.985357087937
n_points  =  365
period  =  0.553170365723
period_SNR  =  42.4809150262
period_log10FAP  =  -45.9660261968
period_uncertainty  =  9.86864385102e-05
phase_cusum  =  0.272958724614
phase_eta  =  0.0374913488198
phi21  =  -2.38415260414
phi31  =  -1.25965955309
quartile31  =  0.56
r21  =  0.492240004924
r31  =  0.365328175875
shapiro_w  =  0.90877699852
skewness  =  -0.541980520163
slope_per10  =  -0.170055835315
slope_per90  =  0.250637481827
stetson_k  =  0.815819014544
weighted_mean  =  14.0207878536
weighted_std  =  0.348243304017
