-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.209828370201
cusum  =  0.152078501195
eta  =  0.635875032517
hl_amp_ratio  =  1.5122965109
kurtosis  =  -1.24229262757
n_points  =  332
period  =  0.368681270781
period_SNR  =  51.9649142404
period_log10FAP  =  -56.5558731782
period_uncertainty  =  3.8992435352e-05
phase_cusum  =  0.247997853374
phase_eta  =  0.263268049361
phi21  =  1.75141383783
phi31  =  3.90486287618
quartile31  =  0.31
r21  =  0.137864585203
r31  =  0.0713608997775
shapiro_w  =  0.937182128429
skewness  =  0.195004798044
slope_per10  =  -0.0834575842447
slope_per90  =  0.10262880109
stetson_k  =  0.891471277317
weighted_mean  =  17.0393352369
weighted_std  =  0.165200406903
