-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.208201235128
cusum  =  0.167762416334
eta  =  1.13595720795
hl_amp_ratio  =  1.42227334449
kurtosis  =  -0.604716558572
n_points  =  334
period  =  0.362458399855
period_SNR  =  47.4617933509
period_log10FAP  =  -41.2811608532
period_uncertainty  =  3.64235874436e-05
phase_cusum  =  0.271575577081
phase_eta  =  0.591762214607
phi21  =  1.85010543902
phi31  =  3.38307785403
quartile31  =  0.28
r21  =  0.242548427937
r31  =  0.0526915377254
shapiro_w  =  0.975289165974
skewness  =  0.328653371062
slope_per10  =  -0.0560048230208
slope_per90  =  0.0553626839026
stetson_k  =  0.827650805676
weighted_mean  =  17.7700247569
weighted_std  =  0.173351445993
