-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.382930781125
cusum  =  0.250771462237
eta  =  1.2005221757
hl_amp_ratio  =  0.849358288729
kurtosis  =  0.124061958592
n_points  =  400
period  =  0.493408302692
period_SNR  =  44.1481452865
period_log10FAP  =  -34.6381064216
period_uncertainty  =  5.39952187132e-05
phase_cusum  =  0.260469466333
phase_eta  =  1.14495501663
phi21  =  -2.15154442792
phi31  =  -1.26777273567
quartile31  =  0.5025
r21  =  0.219749754762
r31  =  0.222706920531
shapiro_w  =  0.995118021965
skewness  =  0.167285196931
slope_per10  =  -0.0225035473175
slope_per90  =  0.0276864694423
stetson_k  =  0.740678785239
weighted_mean  =  19.1629129158
weighted_std  =  0.387397631821
