-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.157658908004
cusum  =  0.145741812561
eta  =  0.736509607034
hl_amp_ratio  =  1.39327998169
kurtosis  =  1.14855865396
n_points  =  223
period  =  0.7519127077
period_SNR  =  13.4518533506
period_log10FAP  =  -8.84793178502
period_uncertainty  =  0.000216208893742
phase_cusum  =  0.181071210303
phase_eta  =  1.29685091696
phi21  =  1.91751677791
phi31  =  0.68547108914
quartile31  =  0.27
r21  =  0.228316710237
r31  =  0.300190746894
shapiro_w  =  0.975026965141
skewness  =  -0.0236409884611
slope_per10  =  -0.25120511917
slope_per90  =  0.187079098898
stetson_k  =  0.771370845843
weighted_mean  =  11.4323128743
weighted_std  =  0.188225548743
