-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245529920267
cusum  =  0.0912096372723
eta  =  0.639020927881
hl_amp_ratio  =  0.800212330878
kurtosis  =  -1.1249700022
n_points  =  371
period  =  0.346627471923
period_SNR  =  43.0774454644
period_log10FAP  =  -46.2087731711
period_uncertainty  =  4.05507108876e-05
phase_cusum  =  0.235918890897
phase_eta  =  0.518961700239
phi21  =  1.14637113326
phi31  =  4.35305195201
quartile31  =  0.4
r21  =  0.320671760393
r31  =  0.0540597719935
shapiro_w  =  0.947830617428
skewness  =  -0.26595486589
slope_per10  =  -0.045952956866
slope_per90  =  0.050936731327
stetson_k  =  0.860127627782
weighted_mean  =  12.8222592259
weighted_std  =  0.214118521111
