-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374345263105
cusum  =  0.123087842831
eta  =  0.53365868503
hl_amp_ratio  =  0.443969626311
kurtosis  =  -0.737044227245
n_points  =  332
period  =  0.474118855946
period_SNR  =  41.2889365163
period_log10FAP  =  -43.5613127474
period_uncertainty  =  6.44778959316e-05
phase_cusum  =  0.217155350042
phase_eta  =  0.288127087306
phi21  =  -2.51459157238
phi31  =  -4.71384784703
quartile31  =  0.5625
r21  =  0.380000738215
r31  =  0.246016994318
shapiro_w  =  0.908671319485
skewness  =  -0.660979167587
slope_per10  =  -0.0671774600765
slope_per90  =  0.113948939939
stetson_k  =  0.778903745602
weighted_mean  =  16.5157314372
weighted_std  =  0.345826873557
