-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.360909439223
cusum  =  0.113278376111
eta  =  0.463700909077
hl_amp_ratio  =  0.429572983362
kurtosis  =  -0.328492147492
n_points  =  351
period  =  0.440610287306
period_SNR  =  46.5702648176
period_log10FAP  =  -49.0128157458
period_uncertainty  =  4.30577828118e-05
phase_cusum  =  0.247106661565
phase_eta  =  0.157365311011
phi21  =  3.86269637375
phi31  =  4.93315952469
quartile31  =  0.45
r21  =  0.480019490036
r31  =  0.32172061459
shapiro_w  =  0.877475142479
skewness  =  -0.875097092973
slope_per10  =  -0.112999808056
slope_per90  =  0.138940298247
stetson_k  =  0.774791792134
weighted_mean  =  13.9721662486
weighted_std  =  0.308091179655
