-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.445800772458
cusum  =  0.191843395385
eta  =  1.04448812924
hl_amp_ratio  =  0.704547148972
kurtosis  =  -0.18213617468
n_points  =  314
period  =  0.488714899905
period_SNR  =  37.6002277481
period_log10FAP  =  -29.0495685305
period_uncertainty  =  6.85088747792e-05
phase_cusum  =  0.260081583945
phase_eta  =  0.844055420669
phi21  =  0.713268646377
phi31  =  1.88426009151
quartile31  =  0.5975
r21  =  0.348210502748
r31  =  0.223774633502
shapiro_w  =  0.990900278091
skewness  =  0.027718221427
slope_per10  =  -0.030079869076
slope_per90  =  0.0276720141606
stetson_k  =  0.764162442693
weighted_mean  =  19.0700116754
weighted_std  =  0.42293048503
