-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.307672247017
cusum  =  0.107894717207
eta  =  0.591180499207
hl_amp_ratio  =  0.387435370506
kurtosis  =  -0.817958723468
n_points  =  333
period  =  0.5653314858
period_SNR  =  44.1767307391
period_log10FAP  =  -45.26275179
period_uncertainty  =  8.85988432691e-05
phase_cusum  =  0.272154666484
phase_eta  =  0.293656314606
phi21  =  3.98420143643
phi31  =  5.28816156041
quartile31  =  0.42
r21  =  0.333086546258
r31  =  0.171391322094
shapiro_w  =  0.926653265953
skewness  =  -0.580471941786
slope_per10  =  -0.0956466099113
slope_per90  =  0.0666843561768
stetson_k  =  0.732326509863
weighted_mean  =  17.8943116119
weighted_std  =  0.275406700612
