-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289394497265
cusum  =  0.312468738947
eta  =  1.49716449463
hl_amp_ratio  =  1.05151411373
kurtosis  =  0.13332687058
n_points  =  388
period  =  0.578306300263
period_SNR  =  40.116970603
period_log10FAP  =  -22.96354542
period_uncertainty  =  9.27129528236e-05
phase_cusum  =  0.348960604668
phase_eta  =  1.39737094651
phi21  =  1.22665850431
phi31  =  1.97942831011
quartile31  =  0.47
r21  =  0.397728395434
r31  =  0.184373797774
shapiro_w  =  0.99120080471
skewness  =  0.320005144364
slope_per10  =  -0.0314906155552
slope_per90  =  0.029589895322
stetson_k  =  0.768552113813
weighted_mean  =  19.2663334939
weighted_std  =  0.319165531249
