-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.288736713826
cusum  =  0.168819226287
eta  =  0.479008307333
hl_amp_ratio  =  0.483981035988
kurtosis  =  -0.450193141978
n_points  =  352
period  =  0.564195323782
period_SNR  =  46.9725825332
period_log10FAP  =  -48.8433614266
period_uncertainty  =  8.82437651765e-05
phase_cusum  =  0.232685930675
phase_eta  =  0.149140698348
phi21  =  1.00629723825
phi31  =  -0.91009374342
quartile31  =  0.365
r21  =  0.450521844104
r31  =  0.304148654106
shapiro_w  =  0.926531195641
skewness  =  -0.71544829408
slope_per10  =  -0.0960489276357
slope_per90  =  0.225136977938
stetson_k  =  0.778141676648
weighted_mean  =  14.00444131
weighted_std  =  0.240526064064
