-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324882220124
cusum  =  0.113232301425
eta  =  0.54243448124
hl_amp_ratio  =  0.488768572776
kurtosis  =  -0.91380578085
n_points  =  170
period  =  0.479203457395
period_SNR  =  21.6103213093
period_log10FAP  =  -20.6840905425
period_uncertainty  =  4.94049654609e-05
phase_cusum  =  0.28633663478
phase_eta  =  0.127721744133
phi21  =  -2.0196622668
phi31  =  -0.848681504232
quartile31  =  0.4175
r21  =  0.481656914766
r31  =  0.342838252204
shapiro_w  =  0.92608499527
skewness  =  -0.527706885213
slope_per10  =  -0.127708903462
slope_per90  =  0.343672417412
stetson_k  =  0.795014802595
weighted_mean  =  14.0205138746
weighted_std  =  0.280036231437
