-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.116902158657
cusum  =  0.117256752315
eta  =  0.489819136522
hl_amp_ratio  =  0.911688518393
kurtosis  =  -0.64123576322
n_points  =  349
period  =  0.613067001836
period_SNR  =  41.4279977644
period_log10FAP  =  -45.3111193634
period_uncertainty  =  8.33594415895e-05
phase_cusum  =  0.217904385419
phase_eta  =  0.449146459671
phi21  =  -2.34409169482
phi31  =  -2.61239435352
quartile31  =  0.16
r21  =  0.323714496546
r31  =  0.109847423657
shapiro_w  =  0.988535702229
skewness  =  -0.0102236037515
slope_per10  =  -0.150293151946
slope_per90  =  0.230835099521
stetson_k  =  0.812733205652
weighted_mean  =  15.8523732475
weighted_std  =  0.102601127688
