-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.389260196747
cusum  =  0.116254940728
eta  =  0.570038111422
hl_amp_ratio  =  0.201047539226
kurtosis  =  0.304276730019
n_points  =  402
period  =  0.483721543289
period_SNR  =  46.8253679279
period_log10FAP  =  -47.4945919558
period_uncertainty  =  6.48733372192e-05
phase_cusum  =  0.246983618155
phase_eta  =  0.26881525326
phi21  =  3.8690848386
phi31  =  4.66006844557
quartile31  =  0.3575
r21  =  0.448836509887
r31  =  0.31485727488
shapiro_w  =  0.817561268806
skewness  =  -1.20790409505
slope_per10  =  -0.117926337547
slope_per90  =  0.128147741265
stetson_k  =  0.651840764901
weighted_mean  =  14.6750514905
weighted_std  =  0.321088190494
