-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.19064496152
cusum  =  0.122904751885
eta  =  0.647250603288
hl_amp_ratio  =  1.22015169653
kurtosis  =  -1.22048104439
n_points  =  331
period  =  0.342823255841
period_SNR  =  51.5003272948
period_log10FAP  =  -56.1925529046
period_uncertainty  =  3.37145725015e-05
phase_cusum  =  0.26489372323
phase_eta  =  0.210938807294
phi21  =  1.44966054776
phi31  =  0.959124178398
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0911928878983
r31  =  0.0698402897894
shapiro_w  =  0.940049409866
skewness  =  0.180469433428
slope_per10  =  -0.112355354103
slope_per90  =  0.0872652864655
stetson_k  =  0.880641556723
weighted_mean  =  16.2284820005
weighted_std  =  0.137151624288
