-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230853391407
cusum  =  0.143035912893
eta  =  0.397616813306
hl_amp_ratio  =  1.35491599873
kurtosis  =  -1.60615059129
n_points  =  305
period  =  0.332029991163
period_SNR  =  49.7626801938
period_log10FAP  =  -56.2675590792
period_uncertainty  =  3.05646580993e-05
phase_cusum  =  0.309248670928
phase_eta  =  0.0648666883704
phi21  =  1.34225071714
phi31  =  3.12841951144
quartile31  =  0.37
r21  =  0.149992652719
r31  =  0.0969288995844
shapiro_w  =  0.877951264381
skewness  =  0.115654199641
slope_per10  =  -0.128978007898
slope_per90  =  0.14065380152
stetson_k  =  0.910620080493
weighted_mean  =  15.0035944863
weighted_std  =  0.176269139783
