-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.192261055079
cusum  =  0.158023508846
eta  =  0.682187469835
hl_amp_ratio  =  1.07463402946
kurtosis  =  -1.06279777999
n_points  =  348
period  =  0.348127128518
period_SNR  =  40.3632350017
period_log10FAP  =  -36.967684085
period_uncertainty  =  2.68792904755e-05
phase_cusum  =  0.206518154396
phase_eta  =  0.838008594247
phi21  =  -1.38637611382
phi31  =  -3.38434823911
quartile31  =  0.29
r21  =  0.17089529768
r31  =  0.142355934186
shapiro_w  =  0.964262485504
skewness  =  0.108249542178
slope_per10  =  -0.0465781305019
slope_per90  =  0.0469951958488
stetson_k  =  0.872840026669
weighted_mean  =  17.4174879866
weighted_std  =  0.169524951575
