-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.401861870751
cusum  =  0.102813173165
eta  =  0.661074781253
hl_amp_ratio  =  0.277929015835
kurtosis  =  -0.441101888633
n_points  =  163
period  =  0.481860466914
period_SNR  =  22.2036233887
period_log10FAP  =  -20.8009350413
period_uncertainty  =  4.96660968907e-05
phase_cusum  =  0.273260815358
phase_eta  =  0.189528409386
phi21  =  -2.29349659673
phi31  =  -1.43649061976
quartile31  =  0.495
r21  =  0.399021020325
r31  =  0.332252460549
shapiro_w  =  0.857447624207
skewness  =  -0.862584548597
slope_per10  =  -0.194002287708
slope_per90  =  0.253516673887
stetson_k  =  0.72116477757
weighted_mean  =  15.9697055913
weighted_std  =  0.333562314016
