-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295087612729
cusum  =  0.113300565581
eta  =  0.633346193084
hl_amp_ratio  =  0.459314634473
kurtosis  =  -0.378364736142
n_points  =  371
period  =  0.517639832643
period_SNR  =  36.4160774514
period_log10FAP  =  -41.2661058807
period_uncertainty  =  7.2437705342e-05
phase_cusum  =  0.249482945561
phase_eta  =  0.475991073141
phi21  =  0.850466390234
phi31  =  -1.42137476006
quartile31  =  0.425
r21  =  0.411208352197
r31  =  0.197336830242
shapiro_w  =  0.924454092979
skewness  =  -0.741333988084
slope_per10  =  -0.0585422106068
slope_per90  =  0.122010455503
stetson_k  =  0.786722524209
weighted_mean  =  13.5797009515
weighted_std  =  0.284781971809
