-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.318494098723
cusum  =  0.0832443005117
eta  =  0.62938884646
hl_amp_ratio  =  0.226206014647
kurtosis  =  0.0822058709304
n_points  =  352
period  =  0.537914729778
period_SNR  =  39.7685696084
period_log10FAP  =  -41.7528728644
period_uncertainty  =  9.62624815685e-05
phase_cusum  =  0.263608925948
phase_eta  =  0.0744997179494
phi21  =  0.734182119001
phi31  =  1.77117492885
quartile31  =  0.3325
r21  =  0.466308636343
r31  =  0.347270395355
shapiro_w  =  0.852286994457
skewness  =  -1.0919026778
slope_per10  =  -0.135123473002
slope_per90  =  0.2332716543
stetson_k  =  0.652777541535
weighted_mean  =  15.5228651077
weighted_std  =  0.257776920684
