-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.356371691767
cusum  =  0.139467834346
eta  =  0.821868019759
hl_amp_ratio  =  0.829755380299
kurtosis  =  -0.418070597933
n_points  =  383
period  =  1.10292771649
period_SNR  =  33.6490077722
period_log10FAP  =  -31.107712768
period_uncertainty  =  0.0004046946667
phase_cusum  =  0.232895374324
phase_eta  =  0.502812607428
phi21  =  0.941148165205
phi31  =  2.06360662005
quartile31  =  0.57
r21  =  0.518557824799
r31  =  0.407154286173
shapiro_w  =  0.986564815044
skewness  =  -0.0261464286085
slope_per10  =  -0.0646778854739
slope_per90  =  0.0744672509554
stetson_k  =  0.780067734969
weighted_mean  =  18.3405713056
weighted_std  =  0.395162016556
