-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.424394277693
cusum  =  0.346008848885
eta  =  0.379822399533
hl_amp_ratio  =  0.290906190914
kurtosis  =  -1.3806436608
n_points  =  69
period  =  0.514941011511
period_SNR  =  10.3226235656
period_log10FAP  =  -6.38585553899
period_uncertainty  =  6.81319159203e-05
phase_cusum  =  0.363192258711
phase_eta  =  0.250817549246
phi21  =  0.632300040643
phi31  =  0.0688872850817
quartile31  =  0.74
r21  =  0.397589121338
r31  =  0.157435446413
shapiro_w  =  0.809936106205
skewness  =  -0.589980410707
slope_per10  =  -0.523599982262
slope_per90  =  0.52420001477
stetson_k  =  0.742863147575
weighted_mean  =  12.7544162437
weighted_std  =  0.355476072203
