-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325870971145
cusum  =  0.190979834747
eta  =  0.550275715944
hl_amp_ratio  =  0.403119515726
kurtosis  =  -0.429629372757
n_points  =  163
period  =  0.547040750059
period_SNR  =  19.7156886619
period_log10FAP  =  -17.9874292504
period_uncertainty  =  8.00188346636e-05
phase_cusum  =  0.373415683864
phase_eta  =  0.193374568652
phi21  =  -2.33663928121
phi31  =  -1.38418166848
quartile31  =  0.435
r21  =  0.499454076748
r31  =  0.365062973201
shapiro_w  =  0.89162003994
skewness  =  -0.839333908224
slope_per10  =  -0.158083521448
slope_per90  =  0.197391668723
stetson_k  =  0.742450941652
weighted_mean  =  16.7154760768
weighted_std  =  0.277479859218
