-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.174346215224
cusum  =  0.136584831205
eta  =  0.831820081084
hl_amp_ratio  =  0.690114156526
kurtosis  =  0.104081251386
n_points  =  248
period  =  0.561477066483
period_SNR  =  41.4840022891
period_log10FAP  =  -29.7713654634
period_uncertainty  =  9.23117652656e-05
phase_cusum  =  0.236112325409
phase_eta  =  0.552313240616
phi21  =  1.00188972191
phi31  =  1.77026666054
quartile31  =  0.1925
r21  =  0.35849965521
r31  =  0.0751425485988
shapiro_w  =  0.960442245007
skewness  =  -0.421195352931
slope_per10  =  -0.183089174526
slope_per90  =  0.262611442224
stetson_k  =  0.770713241723
weighted_mean  =  15.4362913477
weighted_std  =  0.144798675422
