-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.268120833199
cusum  =  0.119481311318
eta  =  0.527000484283
hl_amp_ratio  =  0.437902428698
kurtosis  =  -0.44308042979
n_points  =  360
period  =  0.512857142775
period_SNR  =  45.9219689566
period_log10FAP  =  -48.1710003971
period_uncertainty  =  8.86120759233e-05
phase_cusum  =  0.231846069858
phase_eta  =  0.337900879764
phi21  =  0.688376826307
phi31  =  1.57318312752
quartile31  =  0.325
r21  =  0.316018295037
r31  =  0.22005635035
shapiro_w  =  0.924764811993
skewness  =  -0.743792495751
slope_per10  =  -0.0767681784437
slope_per90  =  0.130823986071
stetson_k  =  0.737667760917
weighted_mean  =  15.9051569913
weighted_std  =  0.233858087909
