-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.402874734428
cusum  =  0.157028614526
eta  =  0.822439103559
hl_amp_ratio  =  0.369081796129
kurtosis  =  -1.07710775754
n_points  =  149
period  =  0.519008355565
period_SNR  =  15.0515634599
period_log10FAP  =  -10.8886714503
period_uncertainty  =  5.7453740181e-05
phase_cusum  =  0.196421224881
phase_eta  =  0.753706626658
phi21  =  0.521671232635
phi31  =  1.52885879881
quartile31  =  0.62
r21  =  0.341447861823
r31  =  0.199086958826
shapiro_w  =  0.910856068134
skewness  =  -0.508428342357
slope_per10  =  -0.118130120918
slope_per90  =  0.223599976358
stetson_k  =  0.788305498034
weighted_mean  =  15.2604558335
weighted_std  =  0.38212887408
