-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.309248930086
cusum  =  0.141812144362
eta  =  0.603868892349
hl_amp_ratio  =  0.558286861072
kurtosis  =  -0.653338455694
n_points  =  388
period  =  0.582641145571
period_SNR  =  41.942001595
period_log10FAP  =  -43.9727751483
period_uncertainty  =  9.41201150436e-05
phase_cusum  =  0.229590752613
phase_eta  =  0.460094052563
phi21  =  -2.58747425372
phi31  =  -4.73459565764
quartile31  =  0.43
r21  =  0.349428683482
r31  =  0.164127418784
shapiro_w  =  0.948105692863
skewness  =  -0.554030329589
slope_per10  =  -0.0615661636721
slope_per90  =  0.0729264063667
stetson_k  =  0.785028639034
weighted_mean  =  16.6974795614
weighted_std  =  0.285669895574
