-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.364379299044
cusum  =  0.163743792458
eta  =  0.499594210599
hl_amp_ratio  =  0.401036785331
kurtosis  =  -0.448225163054
n_points  =  360
period  =  0.558082355923
period_SNR  =  39.1186157833
period_log10FAP  =  -41.7541033331
period_uncertainty  =  8.73095070455e-05
phase_cusum  =  0.225768162613
phase_eta  =  0.0809085819979
phi21  =  0.929865620712
phi31  =  2.11508268041
quartile31  =  0.39
r21  =  0.552151515644
r31  =  0.315674728142
shapiro_w  =  0.904877364635
skewness  =  -0.802641487076
slope_per10  =  -0.158434273287
slope_per90  =  0.268505154233
stetson_k  =  0.73855977963
weighted_mean  =  13.6811545712
weighted_std  =  0.301815954759
