-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.189956251748
cusum  =  0.0915817319649
eta  =  0.859489086206
hl_amp_ratio  =  1.15670331594
kurtosis  =  -0.979323453562
n_points  =  384
period  =  0.340104737497
period_SNR  =  55.6946356158
period_log10FAP  =  -54.2201880913
period_uncertainty  =  3.20696206012e-05
phase_cusum  =  0.210796813656
phase_eta  =  0.54984427266
phi21  =  -0.721116652356
phi31  =  -1.53663995324
quartile31  =  0.2625
r21  =  0.0614307148461
r31  =  0.139071227134
shapiro_w  =  0.974383950233
skewness  =  -0.0240335401558
slope_per10  =  -0.0491300638725
slope_per90  =  0.0415753575455
stetson_k  =  0.847927354613
weighted_mean  =  16.9772952776
weighted_std  =  0.162309923243
