-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.485214409559
cusum  =  0.32248783996
eta  =  1.2243410143
hl_amp_ratio  =  0.897904585261
kurtosis  =  -0.341959102312
n_points  =  329
period  =  0.321698726767
period_SNR  =  40.479814266
period_log10FAP  =  -28.4121183777
period_uncertainty  =  2.29530682747e-05
phase_cusum  =  0.312304647984
phase_eta  =  1.01934830422
phi21  =  0.857297321257
phi31  =  4.29564418945
quartile31  =  0.66
r21  =  0.276350197872
r31  =  0.134698113272
shapiro_w  =  0.995639920235
skewness  =  0.0618364645542
slope_per10  =  -0.0155900989792
slope_per90  =  0.0183155831129
stetson_k  =  0.747690869492
weighted_mean  =  19.2293841715
weighted_std  =  0.481101091797
