-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.415851355682
cusum  =  0.219058359413
eta  =  1.1977889383
hl_amp_ratio  =  0.727889722696
kurtosis  =  -0.30947503225
n_points  =  360
period  =  0.470496556924
period_SNR  =  37.6006716229
period_log10FAP  =  -25.9618158854
period_uncertainty  =  6.13680498524e-05
phase_cusum  =  0.376097979498
phase_eta  =  0.873256595931
phi21  =  0.56356841239
phi31  =  -1.34703081883
quartile31  =  0.625
r21  =  0.548655406828
r31  =  0.365510353065
shapiro_w  =  0.995109856129
skewness  =  -0.0370779913304
slope_per10  =  -0.0226641266428
slope_per90  =  0.0221315895658
stetson_k  =  0.762002079907
weighted_mean  =  19.2097606371
weighted_std  =  0.447426369269
