-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248674146077
cusum  =  0.286563696932
eta  =  0.488479467187
hl_amp_ratio  =  0.387033114659
kurtosis  =  1.10074752971
n_points  =  132
period  =  6.41402851444
period_SNR  =  14.0795492755
period_log10FAP  =  -10.3405599094
period_uncertainty  =  0.00882261437426
phase_cusum  =  0.279542852505
phase_eta  =  0.311830208293
phi21  =  -0.753849057475
phi31  =  -1.50559690626
quartile31  =  0.1825
r21  =  0.552758149185
r31  =  0.437351306693
shapiro_w  =  0.851979970932
skewness  =  -1.31895072301
slope_per10  =  -1.82270337111
slope_per90  =  0.753199975006
stetson_k  =  0.646908358111
weighted_mean  =  15.439447534
weighted_std  =  0.230650875774
