-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.316384797917
cusum  =  0.138141088804
eta  =  0.666647087666
hl_amp_ratio  =  0.435222307062
kurtosis  =  -1.13419429133
n_points  =  300
period  =  0.491431629139
period_SNR  =  42.4945132627
period_log10FAP  =  -44.5341176546
period_uncertainty  =  6.78061203874e-05
phase_cusum  =  0.263966786227
phase_eta  =  0.2968040797
phi21  =  3.97670778032
phi31  =  4.79155329215
quartile31  =  0.51
r21  =  0.329725734782
r31  =  0.182628369253
shapiro_w  =  0.917892575264
skewness  =  -0.357522092949
slope_per10  =  -0.0923788422086
slope_per90  =  0.0864598078429
stetson_k  =  0.787691799697
weighted_mean  =  17.2100899187
weighted_std  =  0.277333971526
