-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.134507430174
cusum  =  0.237129378864
eta  =  0.507080310681
hl_amp_ratio  =  1.30788446815
kurtosis  =  -0.849043502651
n_points  =  301
period  =  0.263648885862
period_SNR  =  41.3623975954
period_log10FAP  =  -43.9228303618
period_uncertainty  =  1.95145138004e-05
phase_cusum  =  0.222082736094
phase_eta  =  0.504553968234
phi21  =  0.668164216614
phi31  =  0.649706282827
quartile31  =  0.2
r21  =  0.162082154399
r31  =  0.0732468648575
shapiro_w  =  0.958797395229
skewness  =  0.28493047396
slope_per10  =  -0.057840687708
slope_per90  =  0.0602849318429
stetson_k  =  0.848279548028
weighted_mean  =  14.7097563557
weighted_std  =  0.114290691522
