-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35366567346
cusum  =  0.135069713515
eta  =  0.599288502987
hl_amp_ratio  =  0.375454802565
kurtosis  =  -0.388705040038
n_points  =  301
period  =  0.492927822862
period_SNR  =  30.7010620012
period_log10FAP  =  -29.5867537285
period_uncertainty  =  6.8219640158e-05
phase_cusum  =  0.280329319164
phase_eta  =  0.617825504876
phi21  =  3.74590226649
phi31  =  4.87839947289
quartile31  =  0.47
r21  =  0.409645985989
r31  =  0.221330961241
shapiro_w  =  0.914155781269
skewness  =  -0.776983458149
slope_per10  =  -0.0848455881982
slope_per90  =  0.106174850191
stetson_k  =  0.716079276635
weighted_mean  =  17.22444113
weighted_std  =  0.327565115283
