-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.203714550347
cusum  =  0.111163422348
eta  =  0.599667467094
hl_amp_ratio  =  0.737675855981
kurtosis  =  -1.26499464106
n_points  =  202
period  =  0.320747595809
period_SNR  =  33.8262200666
period_log10FAP  =  -33.9019908235
period_uncertainty  =  2.32585908775e-05
phase_cusum  =  0.239699244484
phase_eta  =  0.12435163382
phi21  =  -1.64601897445
phi31  =  -0.312220436031
quartile31  =  0.26
r21  =  0.154163475231
r31  =  0.0809700817955
shapiro_w  =  0.918158352375
skewness  =  -0.308619333108
slope_per10  =  -0.285029901236
slope_per90  =  0.221946611349
stetson_k  =  0.875733817544
weighted_mean  =  14.0099331104
weighted_std  =  0.142843772534
