-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355134466067
cusum  =  0.0854090736813
eta  =  0.53715761945
hl_amp_ratio  =  0.435949219539
kurtosis  =  -0.655950779968
n_points  =  366
period  =  0.487628199706
period_SNR  =  42.6879946107
period_log10FAP  =  -46.2617730723
period_uncertainty  =  6.39696971929e-05
phase_cusum  =  0.269705055729
phase_eta  =  0.0759077521548
phi21  =  -2.3116554673
phi31  =  -4.22247419454
quartile31  =  0.42
r21  =  0.504657028311
r31  =  0.340217177357
shapiro_w  =  0.910559654236
skewness  =  -0.654846531869
slope_per10  =  -0.129536580579
slope_per90  =  0.19409576934
stetson_k  =  0.775712534923
weighted_mean  =  15.0680338842
weighted_std  =  0.298548585289
