-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.278687630183
cusum  =  0.196245154934
eta  =  0.565933477714
hl_amp_ratio  =  0.317817018421
kurtosis  =  -0.702697099238
n_points  =  300
period  =  0.592149296449
period_SNR  =  37.7758741282
period_log10FAP  =  -39.3497523697
period_uncertainty  =  9.84487118709e-05
phase_cusum  =  0.307770048386
phase_eta  =  0.089229870617
phi21  =  -2.26069043614
phi31  =  -4.59781543533
quartile31  =  0.37
r21  =  0.392078420866
r31  =  0.336652249756
shapiro_w  =  0.887972891331
skewness  =  -0.739465836889
slope_per10  =  -0.169299999252
slope_per90  =  0.319609548161
stetson_k  =  0.733299791563
weighted_mean  =  15.8401741428
weighted_std  =  0.246498441119
