-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.239250137225
cusum  =  0.0999108367731
eta  =  0.594579106854
hl_amp_ratio  =  0.456597283354
kurtosis  =  -0.520010620216
n_points  =  392
period  =  0.572614533909
period_SNR  =  44.2164228432
period_log10FAP  =  -47.4944434463
period_uncertainty  =  9.09085139651e-05
phase_cusum  =  0.297656524808
phase_eta  =  0.354207647759
phi21  =  0.841742688895
phi31  =  -0.890714482109
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.431138315605
r31  =  0.21145748709
shapiro_w  =  0.954066157341
skewness  =  -0.569127329479
slope_per10  =  -0.122415274778
slope_per90  =  0.0956212871851
stetson_k  =  0.761281639949
weighted_mean  =  16.7730724341
weighted_std  =  0.213249209704
