-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.20931503538
cusum  =  0.11338290007
eta  =  0.702462689163
hl_amp_ratio  =  0.925652235085
kurtosis  =  -1.01386956768
n_points  =  233
period  =  0.374704097073
period_SNR  =  39.2498898224
period_log10FAP  =  -32.0952551325
period_uncertainty  =  4.11112197625e-05
phase_cusum  =  0.25181951204
phase_eta  =  0.504068534535
phi21  =  3.07965629877
phi31  =  3.14947219536
quartile31  =  0.3
r21  =  0.0662548816823
r31  =  0.103110212834
shapiro_w  =  0.97192299366
skewness  =  -0.0985359543965
slope_per10  =  -0.0854335418218
slope_per90  =  0.108606832027
stetson_k  =  0.841570560137
weighted_mean  =  13.0509629799
weighted_std  =  0.173729655624
