-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277998175437
cusum  =  0.204326223533
eta  =  0.73457484057
hl_amp_ratio  =  0.691520732502
kurtosis  =  -0.675120734024
n_points  =  240
period  =  1.16307570473
period_SNR  =  22.6941309182
period_log10FAP  =  -18.6128051809
period_uncertainty  =  0.00038878052865
phase_cusum  =  0.302952955726
phase_eta  =  0.622842564574
phi21  =  -2.49270069024
phi31  =  -4.20607934085
quartile31  =  0.4525
r21  =  0.487441899265
r31  =  0.330185791971
shapiro_w  =  0.979754209518
skewness  =  -0.242507653263
slope_per10  =  -0.0928875006503
slope_per90  =  0.154875558043
stetson_k  =  0.788712410611
weighted_mean  =  18.1231595829
weighted_std  =  0.299952484236
