-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.410743476161
cusum  =  0.129764891366
eta  =  0.642866252798
hl_amp_ratio  =  0.533392046372
kurtosis  =  -0.900467651794
n_points  =  234
period  =  0.442403225907
period_SNR  =  38.1426691189
period_log10FAP  =  -30.4130416872
period_uncertainty  =  5.73031491934e-05
phase_cusum  =  0.293149294339
phase_eta  =  0.108152178912
phi21  =  0.775589270617
phi31  =  1.64703220594
quartile31  =  0.62
r21  =  0.44488794378
r31  =  0.368699239813
shapiro_w  =  0.9113022089
skewness  =  -0.568959950978
slope_per10  =  -0.180761261391
slope_per90  =  0.244934689695
stetson_k  =  0.808223290667
weighted_mean  =  13.8384750403
weighted_std  =  0.360399383834
