-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277094035777
cusum  =  0.102939514674
eta  =  0.618589091719
hl_amp_ratio  =  0.35664825137
kurtosis  =  -1.05035386524
n_points  =  339
period  =  0.581576056091
period_SNR  =  39.6578016487
period_log10FAP  =  -42.8628286619
period_uncertainty  =  9.10134694468e-05
phase_cusum  =  0.241125166049
phase_eta  =  0.215983588316
phi21  =  0.816282210525
phi31  =  2.0366144944
quartile31  =  0.4
r21  =  0.479626324653
r31  =  0.312332539463
shapiro_w  =  0.906853556633
skewness  =  -0.531313298462
slope_per10  =  -0.128233331876
slope_per90  =  0.220693065054
stetson_k  =  0.767992414933
weighted_mean  =  15.4346579668
weighted_std  =  0.251413673143
